;----------------------------------------------------------------------------
; Griglia.def - module definition file for Griglia.vbx custom control
;----------------------------------------------------------------------------

LIBRARY         GRID
EXETYPE 	WINDOWS
DESCRIPTION	'Visual Basic Griglia Control'

CODE		PRELOAD MOVEABLE
DATA		MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    8192

;----------------------------------------------------------------------------
