;----------------------------------------------------------------------------
; VBFRM.def - module definition file for FORMFX.VBX custom control
;----------------------------------------------------------------------------

LIBRARY 		FORMFX
EXETYPE      	WINDOWS
DESCRIPTION		'Visual Basic FormFx Custom Control'

CODE			PRELOAD MOVEABLE
DATA			PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE		2048

