LIBRARY     VBDIALOG
DESCRIPTION 'Beschreibung in Hochkommas'
EXETYPE     WINDOWS
PROTMODE
CODE        PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA        PRELOAD MOVEABLE SINGLE
STUB        'winstub.exe'
SEGMENTS    'WEP_TEXT' FIXED PRELOAD
HEAPSIZE    1024
EXPORTS
    WEP                         @1  RESIDENTNAME
    DLLGetVersion               @2
    DLLGetAbout                 @3
    DLLSaveFile                 @4
    DLLSaveFileN                @5

